Introduction

Browser Resolutions is a freeware utility that helps webmasters to see how their sites looks in different resolutions. Available resolutions are 640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864, 1280x1024, 1600x1200 and WebTV. There is no more need to change screen resolution.


How to Use

To preview web page in different resolutions with Browser Resolutions application, follow these steps:

1. Run the program.

2. If your webpage located on the hard drive, press button "Browse" and select file on your disk. Path to this page will be displayed in the edit box. If the webpage located on the web, paste or type it's address in the edit box manually.

3. Press button with desired resolution. Your page will be opened in new window, sized to be looking like if it would be viewed in full screen mode in corresponding resolution.

If you press more buttons with different screen resolutions, Browser Resolutions will open new sized windows.


Support

If you have eny questions regarding Browser Resolutions application, feel free to send us a messages.

Email: support@axistek.com

Website: http://www.axistek.com